LIBRARY libtool2
CODE EXECUTE READ SHARED
DATA READ WRITE
SECTIONS
    INITCODE    READ EXECUTE SHARED
    INITDATA    READ WRITE
EXPORTS 
    _libtool2_Init
IMPORTS
