LIBRARY         XWorkstat
DESCRIPTION     'Smalltalk/X X11 Display Interface'
VERSION         3.5
CODE            EXECUTE READ 
DATA            READ WRITE
SECTIONS
    INITCODE    READ EXECUTE 
    INITDATA    READ WRITE
EXPORTS 
    _XWorkstation_Init

