LIBRARY         XWorkstation
DESCRIPTION     'Smalltalk/X X11 Display Interface'
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
SEGMENTS
    INITCODE    PRELOAD DISCARDABLE
EXPORTS
    __XWorkstation_Init         @1
